Autor: ex-wborca

Ciekawy jestem czy D.Bożek zdaje sobie sprawę z tego że zastepca w ciągu 3 miesięcy zniszczył cała jego reputację. Gdyby wybory odbyły się teraz nie dostałby nawet 5% głosów. Nie znam ani jednej osoby ktora mówiłaby dobrze o tej prezydenturze a praktyczznie wszyscy znajomi na niego głosowali. Ja też za co przepraszam :(