Autor: Miras

W odpowiedzi do Mieszczanin.

Zamek po Technikum, jak też kuchnia dworska, pomieszczenia i budynki gospodarcze były w bardzo dobrym i dobrym stanie. To niedbalstwo władz doprowadziło do takiego stanu rzeczy pi przeniesieniu szkoły bez pomysłu na pozostawione budynki, które były dewastowane i popadały w ruinę. Podobny los spotkał Hotel Nadwiślański, a teraz w tym kierunku zmierza budynek po SP 5 przy Dekutowskiego !?!